 -1.014052067E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.661760E+00  dx in pixels
 -3.649328E+01  dy in pixels
      1.013408  scalx
      1.024048  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
