 -1.350214667E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.383000E-01  dx in pixels
 -3.342830E+01  dy in pixels
      1.014858  scalx
      1.022635  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
