 -1.051200170E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.368768E+00  dx in pixels
 -3.543415E+01  dy in pixels
      1.014824  scalx
      1.021467  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
