 -1.360429870E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.811600E+00  dx in pixels
 -3.317510E+01  dy in pixels
      1.016867  scalx
      1.020107  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
