 -1.042945576E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.367241E+00  dx in pixels
 -3.711599E+01  dy in pixels
      1.013600  scalx
      1.023811  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
