 -1.364912076E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.700700E+00  dx in pixels
 -3.428000E+01  dy in pixels
      1.015067  scalx
      1.022617  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
