 -1.042456721E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.152376E+00  dx in pixels
 -3.631537E+01  dy in pixels
      1.014648  scalx
      1.021857  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
