 -1.342275121E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.383000E+00  dx in pixels
 -3.308900E+01  dy in pixels
      1.016493  scalx
      1.020406  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
