 -1.084358086E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.747141E+00  dx in pixels
 -3.391895E+01  dy in pixels
      1.014754  scalx
      1.022607  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
