 -1.347955686E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.837400E+00  dx in pixels
 -3.388560E+01  dy in pixels
      1.016272  scalx
      1.020873  scaly
       100.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
