 -1.245692676E-02  1.852476722E-03  1.096396917E-03  1.628096011E-03  rotation in radian
 -2.280070E+00  dx in pixels
 -3.747558E+01  dy in pixels
      1.014113  scalx
      1.022790  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
