 -1.549726276E-02  1.852476722E-03  1.096396917E-03  1.628096011E-03  rotation in radian
  1.989800E+00  dx in pixels
 -3.666880E+01  dy in pixels
      1.015800  scalx
      1.021067  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
