 -1.029542913E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.605499E+00  dx in pixels
 -3.315626E+01  dy in pixels
      1.014722  scalx
      1.022374  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
