 -1.347917113E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.893700E+00  dx in pixels
 -2.978900E+01  dy in pixels
      1.016503  scalx
      1.020758  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
