 -9.372246131E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.339301E-02  dx in pixels
  7.892357E-02  dy in pixels
      1.024150  scale x
      1.025281  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
