 -1.011068870E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.676099E+00  dx in pixels
 -3.370697E+01  dy in pixels
      1.014739  scalx
      1.022196  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
