 -1.314301270E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.558400E+00  dx in pixels
 -3.330030E+01  dy in pixels
      1.016414  scalx
      1.020505  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
