 -1.043747983E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.507612E+00  dx in pixels
 -3.446118E+01  dy in pixels
      1.015095  scalx
      1.022399  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
