 -1.313373583E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.258400E+00  dx in pixels
 -3.420090E+01  dy in pixels
      1.016677  scalx
      1.020758  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
