 -1.090162056E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.414226E+00  dx in pixels
 -3.297546E+01  dy in pixels
      1.013765  scalx
      1.023361  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
