 -1.367151556E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.050600E+00  dx in pixels
 -3.297640E+01  dy in pixels
      1.015297  scalx
      1.022034  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
