 -1.370972785E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.618500E+00  dx in pixels
 -3.461490E+01  dy in pixels
      1.015391  scalx
      1.021897  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
