 -1.019400816E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.870629E+00  dx in pixels
 -3.607538E+01  dy in pixels
      1.013645  scalx
      1.024641  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
