 -1.044058470E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.467050E+00  dx in pixels
 -3.594283E+01  dy in pixels
      1.014005  scalx
      1.023176  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
