 -1.345399570E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.973000E-01  dx in pixels
 -3.383990E+01  dy in pixels
      1.015630  scalx
      1.021271  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
