 -1.042880155E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.840652E+00  dx in pixels
 -3.663060E+01  dy in pixels
      1.013486  scalx
      1.024385  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
