 -1.333299017E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.633700E+00  dx in pixels
 -3.381490E+01  dy in pixels
      1.017370  scalx
      1.019917  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
