 -1.392224999E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.079600E+00  dx in pixels
 -3.274360E+01  dy in pixels
      1.016617  scalx
      1.021050  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
