 -1.050022592E-02  6.082405747E-04  1.537332308E-05 -1.405487356E-05  rotation in radian
 -3.317041E+00  dx in pixels
 -3.746719E+01  dy in pixels
      1.014221  scalx
      1.022856  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
