 -1.379432317E-02  3.346573795E-03  1.848455931E-03  2.822277820E-03  rotation in radian
 -3.805358E+00  dx in pixels
 -3.708341E+01  dy in pixels
      1.014153  scalx
      1.022302  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
