 -1.696341017E-02  3.346573795E-03  1.848455931E-03  2.822277820E-03  rotation in radian
  1.297800E+00  dx in pixels
 -3.641510E+01  dy in pixels
      1.015648  scalx
      1.020699  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
