 -1.039521257E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.502871E+00  dx in pixels
 -3.797541E+01  dy in pixels
      1.014641  scalx
      1.022292  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
