 -1.333229851E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.611500E+00  dx in pixels
 -3.243910E+01  dy in pixels
      1.015393  scalx
      1.021756  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
