 -1.346669351E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.586900E+00  dx in pixels
 -3.127120E+01  dy in pixels
      1.017293  scalx
      1.019366  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
