 -1.067655049E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.352366E-01  dx in pixels
 -3.387879E+01  dy in pixels
      1.014605  scalx
      1.022296  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
