 -1.331362349E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.039100E+00  dx in pixels
 -3.509600E+01  dy in pixels
      1.016510  scalx
      1.020777  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
