 -1.084952889E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.597721E+00  dx in pixels
 -3.380497E+01  dy in pixels
      1.013348  scalx
      1.023453  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
