 -1.385705289E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.532700E+00  dx in pixels
 -3.290590E+01  dy in pixels
      1.014727  scalx
      1.022425  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
