 -1.110842012E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.587611E+00  dx in pixels
 -3.468739E+01  dy in pixels
      1.013840  scalx
      1.023255  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
