 -1.385018412E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.082800E+00  dx in pixels
 -3.481750E+01  dy in pixels
      1.015434  scalx
      1.021815  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
