 -1.385295972E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.968000E+00  dx in pixels
 -3.352170E+01  dy in pixels
      1.014467  scalx
      1.023360  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
