 -1.118272990E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.710845E-01  dx in pixels
 -3.385574E+01  dy in pixels
      1.014416  scalx
      1.022697  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
