 -1.366331432E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.229200E+00  dx in pixels
 -3.472160E+01  dy in pixels
      1.015790  scalx
      1.021192  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
