 -1.141772607E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.097277E-01  dx in pixels
 -3.545869E+01  dy in pixels
      1.014184  scalx
      1.022546  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
