 -1.056396398E-02  1.676806471E-04 -1.091162089E-04 -1.293206510E-04  rotation in radian
 -3.153911E+00  dx in pixels
 -3.715745E+01  dy in pixels
      1.014517  scalx
      1.022734  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
