 -1.049260755E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.136799E+00  dx in pixels
 -3.764256E+01  dy in pixels
      1.015584  scalx
      1.021141  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
