 -1.326553755E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.018100E+00  dx in pixels
 -2.731990E+01  dy in pixels
      1.017640  scalx
      1.019467  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
