 -1.032589138E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.161695E-01  dx in pixels
 -3.601622E+01  dy in pixels
      1.015699  scalx
      1.021657  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
