 -1.310190438E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.965600E+00  dx in pixels
 -3.198380E+01  dy in pixels
      1.017433  scalx
      1.020036  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
