 -1.067315319E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.688304E+00  dx in pixels
 -3.662122E+01  dy in pixels
      1.014023  scalx
      1.023025  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
